LIBRARY     HSIF.DLL

EXPORTS
    HsifAddFunc                    @19  ; HsifAddFunc
    HsifAsciiRead                  @1   ; HsifAsciiRead
    HsifAsciiReadLine              @2   ; HsifAsciiReadLine
    HsifBenchPciRead               @3   ; HsifBenchPciRead
    HsifBinaryReadBytes            @4   ; HsifBinaryReadBytes
    HsifCalibrate                  @20  ; HsifCalibrate
    HsifCalibrateEncoder           @21  ; HsifCalibrateEncoder
    HsifClearEncoder               @22  ; HsifClearEncoder
    HsifClearL1OverflowFlag        @5   ; HsifClearL1OverflowFlag
    HsifClearOverflow              @23  ; HsifClearOverflow
    HsifClearSampleBuffer          @24  ; HsifClearSampleBuffer
    HsifClose                      @25  ; HsifClose
    HsifClosePort                  @6   ; HsifClosePort
    HsifDataAvailable              @26  ; HsifDataAvailable
    HsifDisableInterrupts          @7   ; HsifDisableInterrupts
    HsifDllInit                    @27  ; HsifDllInit
    HsifEnableInterrupts           @8   ; HsifEnableInterrupts
    HsifGetBufferedSamples         @28  ; HsifGetBufferedSamples
    HsifGetCalValue                @29  ; HsifGetCalValue
    HsifGetCardModel               @30  ; HsifGetCardModel
    HsifGetDpcReadTime             @9   ; HsifGetDpcReadTime
    HsifGetFPGAVersion             @31  ; HsifGetFPGAVersion
    HsifGetMinSamplePeriod         @32  ; HsifGetMinSamplePeriod
    HsifGetOverflowStatus          @33  ; HsifGetOverflowStatus
    HsifGetResolution              @34  ; HsifGetResolution
    HsifLaserOff                   @35  ; HsifLaserOff
    HsifLaserOn                    @36  ; HsifLaserOn
    HsifLoadCalibrationData        @37  ; HsifLoadCalibrationData
    HsifOpen                       @38  ; HsifOpen
    HsifOpenPort                   @10  ; HsifOpenPort
    HsifProcessSamples             @39  ; HsifProcessSamples
    HsifPurgePort                  @11  ; HsifPurgePort
    HsifRaw2Range                  @40  ; HsifRaw2Range
    HsifReadPort                   @12  ; HsifReadPort
    HsifReadWord                   @13  ; HsifReadWord
    HsifResetBoard                 @41  ; HsifResetBoard
    HsifSamplingDisable            @42  ; HsifSamplingDisable
    HsifSamplingEnable             @43  ; HsifSamplingEnable
    HsifSamplingModeInit           @44  ; HsifSamplingModeInit
    HsifSendBinary                 @14  ; HsifSendBinary
    HsifSendStr                    @15  ; HsifSendStr
    HsifSetCalValue                @45  ; HsifSetCalValue
    HsifSetMotorPower              @46  ; HsifSetMotorPower
    HsifSetPollMode                @47  ; HsifSetPollMode
    HsifSetRangeDiv                @48  ; HsifSetRangeDiv
    HsifSetSampleDiv               @49  ; HsifSetSampleDiv
    HsifSetSampleEnBit             @16  ; HsifSetSampleEnBit
    HsifSetSamplePeriod            @50  ; HsifSetSamplePeriod
    HsifWritePort                  @17  ; HsifWritePort
    HsifWriteWord                  @18  ; HsifWriteWord
